en	Winding path 2
fr	Chemin sinueux 2

en	Light all %%icon icon-bonfire$%% bonfires %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Warning: all the heroes must survive %%icon mdi mdi-information-outline$%% copy/paste the code from the previous level to go faster
fr	Allume tous les %%icon icon-bonfire$%% feux %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Attention: aucun héro ne doit mourir %%icon mdi mdi-information-outline$%% Pour aller plus vite, copie/colle le code du niveau précédent