en	Nuclear button
de	Nuklearer Knopf

en	Trigger all the %%icon icon-switch$%% switches. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Maximum number of heroes: 10
de	Aktiviere alle %%icon icon-switch$%% Schalter. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Maximale Anzahl von Helden: 10

en	The maximum number of heroes has been exceeded. Maximum number of heroes: 10
de	Die maximale Anzahl von Helden wurde überschritten Maximale Anzahl von Helden: 10