en	Nuclear button
eo	Sekurbutono

en	Trigger all the %%icon icon-switch$%% switches. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Maximum number of heroes: 10
eo	Ŝaltu ĉiujn %%icon icon-switch$%% ŝaltilojn. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Maksimuma nombro da herooj: 10

en	The maximum number of heroes has been exceeded. Maximum number of heroes: 10
eo	La maksimuma nombro da herooj estas superita. Maksimuma nombro da herooj: 10