en	Nuclear button
es	Botón nuclear

en	Trigger all the %%icon icon-switch$%% switches. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Maximum number of heroes: 10
es	Activa todos los %%icon icon-switch$%% botones. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Número máximo de héroes: 10

en	The maximum number of heroes has been exceeded. Maximum number of heroes: 10
es	Se ha excedido el número máximo de héroes. Número máximo de héroes: 10