en	Nuclear button
fr	Bouton nucléaire

en	Trigger all the %%icon icon-switch$%% switches. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Maximum number of heroes: 10
fr	Active tous les %%icon icon-switch$%% boutons. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Nombre maximum de héros : 10

en	The maximum number of heroes has been exceeded. Maximum number of heroes: 10
fr	Le nombre maximum de héros a été dépassé. Nombre de héros maximum : 10