en	Nuclear button
pl	Przycisk nuklearny

en	Trigger all the %%icon icon-switch$%% switches. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Maximum number of heroes: 10
pl	Wciśnij wszystkie %%icon icon-switch$%% przyciski. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Maksymalna liczba bohaterów: 10

en	The maximum number of heroes has been exceeded. Maximum number of heroes: 10
pl	Maksymalna liczba bohaterów została przekroczona. Maksymalna liczba bohaterów: 10