en	Nuclear button
pt	Protocolo de segurança

en	Trigger all the %%icon icon-switch$%% switches. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Maximum number of heroes: 10
pt	Acione todos os %%icon icon-switch$%% botões. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Número máximo de heróis: 10

en	The maximum number of heroes has been exceeded. Maximum number of heroes: 10
pt	O número máximo de heróis foi excedido. Número máximo de heróis: 10