en	Nuclear button
ru	Ядерная кнопка

en	Trigger all the %%icon icon-switch$%% switches. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Maximum number of heroes: 10
ru	Активируй все %%icon icon-switch$%% переключатели. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Максимальное количество героев: 10

en	The maximum number of heroes has been exceeded. Maximum number of heroes: 10
ru	Превышено максимальное количество героев. Максимальное количество героев: 10