en	Nuclear button
sv	Kärnvapenknapp

en	Trigger all the %%icon icon-switch$%% switches. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Maximum number of heroes: 10
sv	Tryck ner alla %%icon icon-switch$%% knappar. %%icon mdi mdi-alert-octagon-outline$%%Maximalt antal hjältar: 10

en	The maximum number of heroes has been exceeded. Maximum number of heroes: 10
sv	Det maximala antalet hjältar har överskridits. Maximalt antal hjältar: 10